% 表題: 変数一覧
%
% 履歴: 2002-06-05 杉山耕一朗

\chapter{変数一覧}


\section{主な物理的・化学的変数}

\begin{tabular}{|l|l|l|} \hline
 変数名 (旧名) & 意味  & 変数の型 \\ \hline 
 temp  & 
 温度(temperature) & 
 real(8) \\
 
 pres & 
 圧力(pressure) & 
 real(8) \\

 grav  & 
 重力 (gravity) & 
 real(8) \\
 
 vtemp &
 仮温度 (vertical temperature)& 
 real(8) \\

 dtdz &
 温度減率 (lapse rate)& 
 real(8) \\
 
 cldns &
 雲密度 (cloud density)& 
 real(8) \\
 
 stab  &
 静的安定度 (stability)& 
 real(8) \\
 
 gasr &
 気体定数 (gas constant)& 
 real(8) \\
 
 mu0 &
 標準化学ポテンシャル(chemical potential)  & 
 real(8) \\
 
 mu &
 化学ポテンシャル(chemical potential)  & 
 real(8) \\
 
 molwt & 
 物質の分子量 (moleculer weight) & 
 real(8) \\
 
 struct  & 
 構造式 (structual formula) & 
 real(8) \\

 mol & 
 物質のモル数 (mol)& 
 real(8) \\
 
 emol & 
 元素の存在量 (elemental mol)& 
 real(8) \\
 
 gibbs & 
 ギブス自由エネルギー (gibbs free energy) & 
 real(8) \\
 
 entr  & 
 エントロピー (enthalpy)& 
 real(8) \\

 enth  & 
 エンタルピー (entropy)& 
 real(8) \\

 molfr &
 モル比 (moleculer fraction)& 
 real(8) \\
 
 cp  &
 比熱 (specific heat)& 
 real(8) \\
 
 svap &
 飽和蒸気圧 (saturated vaper pressure)& 
 real(8) \\
 
 atmnum &
 原子番号 (atomic number)& 
 real(8) \\
 
 atmsymbol &
 原子記号 (atomic symbol)& 
 real(8) \\
 
 atmwt &
 原子量 (atomic weight)& 
 real(8) \\
 
 sname  & 
 物質名 (chemical species name)& 
 character \\
 
 enum  & 
 分子式の添字. 化学種中に含まれる元素の個数& 
 real(8) \\
 
 \hline
\end{tabular}



\section{数字など}

\begin{tabular}{|l|l|l|} \hline
 変数名  & 意味  & 変数の型 \\ \hline 

 nmax  & 
 分子名の字数(暗黙のうちに大きさを指定していること多し) & 
 integer(8) \\
 
 smax (imax)  & 
 物質数 & 
 integer(8) \\
 
 emax  & 
 元素数 & 
 integer(8) \\
 
 step (p\_num)  & 
 圧力刻み点数 & 
 real(8) \\
 
 Min  & 
 気相の存在量の閾値 & 
 integer(8) \\

 phase  & 
 相の数 & integer(8) \\
 
 sset  & 
 物質の対. & integer(8) \\

 pset & 
 相番号 & integer(8) \\
 & 例: H2(g), He(g), H2O(g), NH3(g), H2S(g), CH4(g), H2O(l), NH3(l),
 H2S(l), H2O(s), NH4SH(s), NH3(s), H2S(s), CH4(s)  &\\
 & pset(:,1) = 0 0 0 0 0 0 7 8 9 0 0 0 0 (液相の番号)&\\
 & pset(:,2) = 0 0 0 0 0 0 10 12 13 0 0 0 0 (液相に対応する固相の番号)&\\
 & pset(:,3) = 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 (液相のうち, 最も凝縮温度の低い
 ものを削除)&\\

 s  & 
 物質の番号 & 
 integer \\
 
 p  & 
 相の数 & 
 integer \\
 
 method   & 
 それぞれの物質の比熱を計算する方法を示すスイッチ. & 
 character \\

 psw   & 
 相の有無を示すスイッチ. Phase Swich & 
 logical \\

 sigsw & 
 行列の正則・非正則を示すスイッチ. SINGULAR Swich & 
 logical \\
 
 solsw & 
 水溶液になるか否かを示すスイッチ. solution swich & 
 logical \\
 
 \hline
\end{tabular}



\section{添字}

\begin{tabular}{|l|l|l|} \hline
 変数名  & 意味  & 変数の型 \\ \hline 

 ref  & 
 基準値 (reference) & 
 integer(8) \\
 
 dat  & 
 プログラムが内部的に持っている物性データ & 
 integer(8) \\
 
 cef  & 
 係数 (coefficient) & 
 integer(8) \\
 
 ini  & 
 初期 (initial)& 
 real(8) \\
 
 end  & 
 最後 & 
 integer(8) \\

 new  & 
 相の有無を判定した結果として得られたもの & 
 integer(8) \\

 pre  & 
 前のステップ & 
 integer(8) \\

 nxt & 
 後のステップ & 
 integer(8) \\

 spl  & 
 スプライン補間係数 & 
 integer(8) \\
 
 int  & 
 積分値 & 
 integer(8) \\
 
 chg & 
 変化率 & 
 integer(8) \\
 
 np & 
 存在しない相を除外して作成した配列 & 
 integer(8) \\
 
 \hline
\end{tabular}
