%表題 bsnsq_2d 時間空間座標管理ライブラリ (実験パラメター設定)
%
%履歴 
\Drireki{96/03/12 竹広真一}
%
%
\section{サブルーチンの説明 : 
         実験パラメター(時間積分)設定}
\label{aparm}

\subsection{APRSET}
\label{aprset}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
  \begin{quote}
    実験パラメターを NAMELIST 変数から読み込む. 
  \end{quote}
  \item 呼び出し方法 
      \begin{verbatim}
          CALL APRSET
         O      ( ITSTRT , ITEND , INTOUT ,
         O        DT     , HINTG            )
      \end{verbatim}
  \item パラメーターの説明 
  \begin{quote}
    \begin{tabular}{llp{11cm}}
      {\tt ITSTRT} & {\tt [I]}     & 計算開始ステップ\\
      {\tt ITEND}  & {\tt [I]}     & 計算終了ステップ\\
      {\tt INTOUT} & {\tt [I]}     & 出力間隔\\
      {\tt DT}     & {\tt [R]}     & 時間間隔\\
      {\tt HINTG*(NCC)}& {\tt [C]} & 時間積分スキームスイッチ\\
    \end{tabular}
  \end{quote}
  \item 備考 
  \begin{enumerate}
    \item NAMELIST 変数から実験パラメターを読み込み, 
          引数として返す. 
      \begin{verbatim}
          CHARACTER  RUN  *(NCC)    !" 実験名
          CHARACTER  SIGN *(NCC)    !" 実験者名
    *
          INTEGER START             !" ループカウンタ
          INTEGER END               !" 計算開始ステップ
          INTEGER INTRST            !" 計算終了ステップ
    *
          REAL DELT                 !" 時間間隔
          CHARACTER  SCHEME * (NCC) !" 時間積分スキームスイッチ
    *
          NAMELIST /NMRUN/  RUN,   SIGN
          NAMELIST /NMTIME/ START, END, INTRST
          NAMELIST /NMINTG/ DELT,  SCHEME
      \end{verbatim}
  \end{enumerate}
\end{enumerate}

%%% Local Variables: 
%%% mode: japanese-latex
%%% TeX-master: "/usr/export/home/takepiro/model/bsnsq_2d/doc/sub"
%%% End: 
