%表題 bsnsq_2d 入出力ライブラリ (出力ルーチン)
%
%履歴 
\Drireki{96/03/12 竹広真一}
%
%
\section{サブルーチンの説明 : 
         出力ルーチン}
\label{iwrrst}

\subsection{WRRSTR}
\label{wrrstr}
\begin{enumerate}
  \item 機能 
  \begin{quote}
    リスタートファイルの出力.
  \end{quote}
  \item 呼び出し方法 
      \begin{verbatim}
          CALL WRRSTR
         I     ( PSI   , ZETA  , T  , 
         I       IT                    )
      \end{verbatim}
  \item パラメーターの説明 
  \begin{quote}
    \begin{tabular}{llp{11cm}}
      {\tt PSI  ( 0:NX+1 , 0:NZ+1 )} & {\tt [R]}& 流線関数(現在の値)\\
      {\tt ZETA ( 0:NX+1 , 0:NZ+1 )} & {\tt [R]}& 渦度(現在の値)\\
      {\tt T    ( 0:NX+1 , 0:NZ+1 )} & {\tt [R]}& 温度(現在の値)\\
      {\tt IT} & {\tt [I]}& ステップ数\\
    \end{tabular}
  \end{quote}
  \item 備考 
  \begin{enumerate}
    \item 特に無し.
  \end{enumerate}
\end{enumerate}

\subsection{その他のサブルーチン}

その他下位のサブルーチンとして以下のものがある. 

\begin{description}
  \item {\tt WRRSTZ} : 周期的境界条件に対応した出力用の配列に入れ換え
    てファイルに書き出す. 
  \item {\tt SETHDR} : 各物理量のヘッダーを作成
  \item {\tt SETHDD} : ヘッダーを作成共通部分
\end{description}




%\newpage

%%% Local Variables: 
%%% mode: japanese-latex
%%% TeX-master: "/usr/export/home/takepiro/model/bsnsq_2d/doc/sub"
%%% End: 
